<script lang="ts">
import { autoLogin } from './utils/request'

export default {
  onLaunch() {
    console.log('App Launch')
    // 检查是否已有 token，没有则自动登录
    const token = uni.getStorageSync('token')
    if (!token) {
      autoLogin().catch((err) => {
        console.error('自动登录失败:', err)
      })
    }
  },
  onShow() {
    console.log('App Show')
  },
  onHide() {
    console.log('App Hide')
  },
}
</script>

<style>
/* 每个页面公共 css */
</style>
