-- ODF v1.0.2.1 数据库迁移脚本
-- 新增光交箱机架类型支持

-- SQL Server 语法
ALTER TABLE odf_racks ADD RackType INT NOT NULL DEFAULT 0;
-- rack_type: 机架类型，0=ODF机架, 1=光交箱
